Frequency (Hz) -1 10 1 10^210

Magnitude (Volts/Hz^1/2)

-8 10 -7 10 -6 10

-5 10 -4 10 -3 10 -2 10

Dark Noise Measurement, No Whitening Filters Engaged

*T0=31/07/2013 18:28:06 *Avg=10 BW=0.0117187

H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_SEG1_IN1_DQ H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_SEG2_IN1_DQ H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_SEG3_IN1_DQ H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_SEG4_IN1_DQ H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_SEG1_IN1_DQ(REF0) H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_SEG2_IN1_DQ(REF2) H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_SEG3_IN1_DQ(REF4) H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_SEG4_IN1_DQ(REF6)