Frequency (Hz) -2 10^{-1}10 1 10

Magnitude

-1 10 1 10 210 310 410 510 Transfer function. HEPI Locked, ISI Damped, SUS Damped.

T0=01/08/2013 17:34:26 Avg=10 BW=0.0117187

H1:SUS-ITMY_L2_DAMP_P_IN1_DQ / H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_PIT_OUT_DQ H1:SUS-ITMY_M0_DAMP_P_IN1_DQ / H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_PIT_OUT_DQ H1:SUS-ITMY_L2_DAMP_P_IN1_DQ / H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_YAW_OUT_DQ H1:SUS-ITMY_M0_DAMP_P_IN1_DQ / H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_YAW_OUT_DQ

Frequency (Hz) -2 10^{-1}10 1 10

Coherence

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Coherence

T0=01/08/2013 17:34:26 Avg=10 BW=0.0117187

H1:SUS-ITMY_L2_DAMP_P_IN1_DQ / H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_PIT_OUT_DQ H1:SUS-ITMY_M0_DAMP_P_IN1_DQ / H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_PIT_OUT_DQ H1:SUS-ITMY_L2_DAMP_P_IN1_DQ / H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_YAW_OUT_DQ H1:SUS-ITMY_M0_DAMP_P_IN1_DQ / H1:SUS-ITMY_L3_OPLEV_YAW_OUT_DQ